[[command_python_python]]
[command]*`python`* auflisten/installieren/beenden von Skripten::

----
/python  list|listfull [<name>]
         load [-q] <filename>
         autoload
         reload|unload [-q] [<name>]

    list: installierte Skripten werden aufgelistet
listfull: detaillierte Auflistung aller installierten Skripten
    load: installiert ein Skript
autoload: startet automatisch alle Skripten aus dem "autoload" Verzeichnis
  reload: ein Skript wird erneut gestartet (wird kein Name angegeben, dann werden alle Skripten beendet und erneut gestartet)
  unload: beendet ein Skript (wird kein Name angegeben, dann werden alle Skripten beendet)
filename: Skript (Datei) welches geladen werden soll
    name: Name eines Skriptes (der Name der in der "register" Funktion der Skript-API genutzt wird)
      -q: unterdrückter Modus: Es werden keine Nachrichten ausgegeben

Ohne Angabe eines Argumentes listet dieser Befehl alle geladenen Skripten auf.
----

