//
// This file is auto-generated by script docgen.py.
// DO NOT EDIT BY HAND!
//
[[command_spell_spell]]
* `+spell+`: Konfiguration für spell-Erweiterung

----
/spell  enable|disable|toggle
        listdict
        setdict <dict>[,<dict>...]
        deldict
        addword [<dict>] <word>

  enable: Rechtschreibprüfung wird aktiviert
 disable: Rechtschreibprüfung wird deaktiviert
  toggle: Funktionalität der Rechtschreibprüfung umschalten
listdict: die, auf dem System, installierten Wörterbücher werden aufgelistet
 setdict: Wörterbuch für den aktuellen Buffer einstellen (mehrere Wörterbücher müssen durch Kommata getrennt werden)
 deldict: Wörterbuch für den aktuellen Buffer entfernen
 addword: fügt ein Wort in das persönliche Wörterbuch hinzu

Eingaben die mit '/' beginnen werden nicht überprüft, davon ausgenommen sind einige Befehle (siehe /set spell.check.commands).

Um die Rechtschreibprüfung auf allen Buffer anzuwenden sollte die Einstellung "default_dict" genutzt und die Rechtschreibprüfung aktiviert werden:
  /set spell.check.default_dict "de_DE-neu"
  /spell enable

Um sich eine Liste von Vorschlägen in einer Bar anzeigen zu lassen nutzt man das Item "spell_suggest".

Die Standardtastaturbelegung zum Umschalten der Rechtschreibprüfung lautet alt-s.
----
