//
// This file is auto-generated by script docgen.py.
// DO NOT EDIT BY HAND!
//
* [[option_fifo.file.enabled]] *fifo.file.enabled*
** 説明: pass:none[FIFO パイプの有効化]
** タイプ: ブール
** 値: on, off
** デフォルト値: `+on+`

* [[option_fifo.file.path]] *fifo.file.path*
** 説明: pass:none[FIFO ファイルのパス; 文字列最初の "%h" は WeeChat ホーム に置換されます (デフォルトでは "~/.weechat" に置換されます); ${info:pid} を使えば WeeChat の PID を設定することも可能です (注意: 内容は評価されます、/help eval 参照)]
** タイプ: 文字列
** 値: 未制約文字列
** デフォルト値: `+"%h/weechat_fifo"+`
