*--no-dlclose*::
    die Funktion dlclose wird nicht ausgeführt, nachdem Erweiterungen beendet wurden
    Dies ist sinnvoll für Tools wie Valgrind um den Stack für Erweiterungen anzuzeigen,
    welche beendet wurden.

*--no-gnutls*::
    Es wird die init und deinit Funktion der GnuTLS Bibliothek nicht verwendet.
    Dies ist sinnvoll für Tools wie Valgrind und electric-fence, um GnuTLS
    Speicherfehler zu vermeiden.

*--no-gcrypt*::
    Es wird die init und deinit Funktion der Gcrypt Bibliothek nicht verwendet.
    Dies ist sinnvoll für Tools wie Valgrind um Speicherfehler von Gcrypt zu vermeiden.
