//
// This file is auto-generated by script docgen.py.
// DO NOT EDIT BY HAND!
//
[[command_logger_logger]]
* `+logger+`: konfiguracja wtyczki logera

----
/logger  list
         set <poziom>
         flush
         disable

   list: pokazuje status logów dla otwartych buforów
    set: ustawia poziom logowania dla obecnego bufora
  poziom: poziom logowanych wiadomości (0 = wyłączone, 1 = kilka wiadomości (najważniejsze) .. 9 = wszystkie wiadomości)
  flush: zapisuje natychmiast wszystkie pliki z logami
disable: wyłącza logowanie dla obecnego bufora (ustawia poziom na 0)

Opcje "logger.level.*" oraz "logger.mask.*" mogą być użyte do ustawienia poziomu lub maski dla bufora lub buforów zaczynających się od nazwy.

Poziomy logowania używane przez wtyczkę IRC:
  1: wiadomości użytkowników, powiadomienia, wiadomości prywatne
  2: zmiany nicków
  3: wiadomości serwera
  4: wejścia/opuszczenia/wyjścia
  9: wszystkie pozostałe wiadomości

Przykłady:
  ustawia poziom na 5 dla obecnego bufora:
    /logger set 5
  wyłącza logowanie w obecnym buforze:
    /logger disable
  ustawia poziom na 3 dla wszystkich buforów IRC:
    /set logger.level.irc 3
  wyłącza logowanie głównego bufora WeeChat:
    /set logger.level.core.weechat 0
  użyj oddzielnych katalogów dla serwerów IRC, oraz oddzielnych plików dla kanałów:
    /set logger.mask.irc "$server/$channel.weechatlog"
----
