//
// This file is auto-generated by script docgen.py.
// DO NOT EDIT BY HAND!
//
* [[option_charset.default.decode]] *charset.default.decode*
** 説明: pass:none[グローバルデコード文字セット: 不正な UTF-8 メッセージを受信した場合にこれをデコードする文字セット]
** タイプ: 文字列
** 値: 未制約文字列
** デフォルト値: `+"iso-8859-1"+`

* [[option_charset.default.encode]] *charset.default.encode*
** 説明: pass:none[グローバルエンコード文字セット: 送信メッセージをエンコードする文字セット (空の場合、UTF-8 でエンコードされます。UTF-8 は WeeChat の内部文字セットです)]
** タイプ: 文字列
** 値: 未制約文字列
** デフォルト値: `+""+`
