*--no-dlclose*::
    Nie wołaj funkcji dlclose po wyładowaniu wtyczek.
    Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind do wyświetlania
    stosu wyładowywanych wtyczek.

*--no-gnutls*::
    Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki GnuTLS.
    Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind i electric-fence,
    aby zapobiec błędą pamięci GnuTLS.

*--no-gcrypt*::
    Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki Gcrypt.
    Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind, aby zapobiec błędą
    pamięci Gcrypt.
